HERA 1995-1997 preliminary

0 0.5 1 1.5

10^{-6} 10^{-4} 10^{-2}

F_2

Q^2 = 0.60 GeV^2

0 0.5 1 1.5

10^{-6} 10^{-4} 10^{-2}

Q^2 = 0.90 GeV^2

0 0.5 1 1.5

10^{-6} 10^{-4} 10^{-2}

Q^2 = 1.30 GeV^2

0 0.5 1 1.5

10^{-6} 10^{-4} 10^{-2}

F_2

Q^2 = 1.90 GeV^2

0 0.5 1 1.5

10^{-6} 10^{-4} 10^{-2}

Q^2 = 2.50 GeV^2

0 0.5 1 1.5

10^{-6} 10^{-4} 10^{-2}

Q^2 = 3.50 GeV^2

0 0.5 1 1.5

10^{-6} 10^{-4} 10^{-2}

F_2

Q^2 = 4.50 GeV^2 0 0.5 1 1.5

10^{-6} 10^{-4} 10^{-2}

Q^2 = 6.00 GeV^2 0 0.5 1 1.5

10^{-6} 10^{-4} 10^{-2}

Q^2 = 7.50 GeV^2

0 0.5 1 1.5

10^{-6} 10^{-4} 10^{-2}x

F_2

Q^2 = 9.00 GeV^2 0 0.5 1 1.5

10^{-6} 10^{-4} 10^{-2}x

Q^2 = 12.00 GeV^2 0 0.5 1 1.5

10^{-6} 10^{-4} 10^{-2}x

Q^2 = 17.00 GeV^2

ZEUS SVX 95 prel.

ZEUS BPC 95 ZEUS 94 E665

H1 SVX 95 H1 ISR 96 prel. H1 97 prel.

ZEUS 96/97 prel.

DL ZEUS NLO fit